\input{header}
\begin{document}
%  \pagenumbering{Roman}
  \include{sect/titlepage}
  \input{sect/abstract}

%  \newpage
%  \setcounter{tocdepth}{2}
%  \setcounter{secnumdepth}{2}
  \tableofcontents
  \newpage
  \lstlistoflistings
  \listoftables
  \listoffigures

%  \newcounter{lstpageno}               % Speichern der letzten Seitenzahl
%  \setcounter{lstpageno}{\value{page}} % der Verzeichnisse

  \newpage
%  \pagenumbering{arabic}
  \input{sect/intro}
  \input{sect/lieferumfang}
  \input{sect/typen-objekte}
  \input{sect/attr-methoden}
  \input{sect/schluss}

  \newpage
%
%  \afterpage{                            % Vor dem Setzen der Bibliographie
%    \singlespacing                       % und des Appendix stellen wir den
%    \pagenumbering{Roman}                % alten Seitenzähler wieder her und
%    \addtocounter{lstpageno}{1}          % schalten zurück auf römische
%    \setcounter{page}{\value{lstpageno}} % Numerierung und einfachen
%  }                                      % Zeilenabstand

  \setbibpreamble {\emph{Hinweis}: Alle aufgeführten
  Quellen liegen der Arbeit in der zitierten Version auf CD-ROM bei und
  können bei Bedarf vom Autor angefordert werden.}
  \bibliography{bib/python}

  \newpage
  \appendix
%  \input{app/bnf}
%  \newpage
  \input{app/erklaerung}
  
%%%  \newpage
%%%  \layout 
\end{document}
% vim: set ts=2 et sw=2
